---
title: "存储设施方法论"
description: "World Monitor 如何策展全球关键油气存储设施数据集，涵盖地下储气库、LNG 接收与出口终端、SPR 战略石油储备储库以及原油罐区四大类别，详解数据来源、容量与运营方核查、地理定位、状态更新与编辑管线的方法论，帮助能源分析师系统追踪全球库存网络与供应弹性。"
---

## 范围

第 1 版上线时包含约 125 个经策展的关键存储设施，而非全球普查。策展偏好：能影响市场的设施，而非地球上的每一个罐区。

- **地下储气库（UGS）：** 欧洲主要站点（Rehden、Bergermeer、Haidach、Chiren 等），美国盐穴。
- **战略石油储备（SPR）储库：** 美国 SPR（Bryan Mound、Big Hill、West Hackberry、Bayou Choctaw），以及已公开的主要非美储油设施。
- **LNG 进口与出口接收站：** Sabine Pass、Corpus Christi、Ras Laffan、Yamal LNG、亚洲再气化枢纽。
- **原油罐区：** 运营商数据公开的主要贸易枢纽（Cushing OK、Rotterdam、Singapore、Fujairah）。

## 数据来源

- **[Global Energy Monitor](https://globalenergymonitor.org) — Storage Tracker**（CC-BY 4.0），用于设施身份、几何信息和容量。
- **GIE AGSI+ & ALSI**，用于设施粒度的欧盟天然气 / LNG 填充率（在已公开的情况下）。
- **EIA Form EIA-191**，用于美国 UGS。
- **EIA SPR 周度库存报告**，用于美国 SPR 级别的库存。
- **运营商仪表盘**，用于设施发布实时或近实时填充率的情况。

## 填充率 — 已发布值，不进行合成

如果运营商发布了填充率，我们显示它。如果没有，我们显示 `not disclosed`。**我们绝不合成、插补或跨国家共享一个缺失的填充率。**

当设施级别的填充数据不可用时，面板回退到国家级聚合数据（例如"DE 天然气存储：总体 62%；Rehden 设施填充率未披露"）——两个数字都标注其来源。

## 新鲜度 SLA

| 对象 | 目标新鲜度 | 过时策略 |
|--------|------------------|--------------|
| 设施登记表（身份、容量、运营商） | 35 天 | 静默刷新 |
| 已发布的填充率 | 24 小时 | 若过时则回退到国家聚合数据 |
| 国家聚合数据（回退） | 24 小时（天然气）/ 每周（石油 SPR） | 若超出 SLA 则显示 `stale` 指示器 |

## 已知限制

- 并非每个设施都发布填充率。我们明确标注"未披露"。
- 容量数据通常是铭牌容量，而非当前最大可用工作容量。天然气 UGS 的工作容量通常为铭牌容量的 75–85%。
- 此处不提供存储可消耗天数的预测；该计算将在第 3 周中断事件日志上线后落到国家能源深度分析中。

## 来源溯源

存储设施登记表数据来源于 [Global Energy Monitor](https://globalenergymonitor.org)（CC-BY 4.0）、GIE AGSI+/ALSI（注册 API 使用）以及 US EIA 开放数据。

## 更正

请参阅 [`/corrections`](/zh/corrections) 了解计划的修订日志格式
和提交政策。如果您运营的设施被错误呈现，我们会
将直接来自运营商的更正视为顶级证据 —
请在
[公开仓库](https://github.com/koala73/worldmonitor/issues) 提交一个 GitHub issue。
自动化的 `override` 触发条目将在上线后的分类器中上线；
当前更正由人工处理。
